1150

1200

1250

1300

1350

1400

1450

1500

1550

1600

1650

54570 54572 54574 54576 54578 54580 54582 54584 nanoseconds

Modified Julian Day

GPS Common-View Time-Transfer between ATNF Parkes and NMI Sydney Parkes SAO Maser - Epoch UTC(AUS) Linearly Fitted Daily Averages

-6e-12

-5e-12

-4e-12

-3e-12

-2e-12

-1e-12

0

1e-12

54570 54572 54574 54576 54578 54580 54582 54584

Fractional Frequency Offset

Modified Julian Day

GPS Common-View Frequency Transfer between ATNF Parkes and NMI Sydney Fractional Frequency Offset between Parkes SAO Maser and the NFS