1750

1755

1760

1765

1770

1775

1780

1785

1790

1795

1800

1805

56202 56204 56206 56208 56210 56212 56214 56216 nanoseconds

Modified Julian Day

GPS Common-View Time-Transfer between ATNF Parkes and NMI Sydney

Tue Oct 16 22:26:16 2012

Parkes SAO Maser - Epoch UTC(AUS) Linearly Fitted Daily Averages

-4e-14

-2e-14

0

2e-14

4e-14

6e-14

8e-14

1e-13

56202 56204 56206 56208 56210 56212 56214 56216

Fractional Frequency Offset

Modified Julian Day

GPS Common-View Frequency Transfer between ATNF Parkes and NMI Sydney

Tue Oct 16 22:26:16 2012

Fractional Frequency Offset between Parkes SAO Maser and the NFS