650

660

670

680

690

700

710

56866 56868 56870 56872 56874 56876 56878 56880 nanoseconds

Modified Julian Day

GPS Common-View Time-Transfer between ATNF Parkes and NMI Sydney

Tue Aug 12 22:26:08 2014

Parkes SAO Maser - Epoch UTC(AUS) Linearly Fitted Daily Averages

-1.1e-13

-1e-13

-9e-14

-8e-14

-7e-14

-6e-14

-5e-14

-4e-14

-3e-14

-2e-14

56866 56868 56870 56872 56874 56876 56878 56880

Fractional Frequency Offset

Modified Julian Day

GPS Common-View Frequency Transfer between ATNF Parkes and NMI Sydney

Tue Aug 12 22:26:08 2014

Fractional Frequency Offset between Parkes SAO Maser and the NFS