2400

2420

2440

2460

2480

2500

2520

57658 57660 57662 57664 57666 57668 57670 57672 nanoseconds

Modified Julian Day

GPS Common-View Time-Transfer between ATNF Parkes and NMI Sydney

Tue Oct 11 22:26:14 2016

Parkes SAO Maser - Epoch UTC(AUS) Linearly Fitted Daily Averages

2e-14

4e-14

6e-14

8e-14

1e-13

1.2e-13

1.4e-13

1.6e-13

57658 57660 57662 57664 57666 57668 57670 57672

Fractional Frequency Offset

Modified Julian Day

GPS Common-View Frequency Transfer between ATNF Parkes and NMI Sydney

Tue Oct 11 22:26:14 2016

Fractional Frequency Offset between Parkes SAO Maser and the NFS